0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Benötigte Zeit zur Berechnung (Sparse_Modus)

Anzahl Stützstellen

Zeit in Sekunden