0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4 Benötigte Zeit zur Berechnung (Normal)

Anzahl Stützstellen

Zeit in Sekunden