\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{ngerman}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}               % farbe
\usepackage[german]{varioref}
\usepackage{listings} % listing
\usepackage{attachfile} % files anhängen

\newcommand{\abs}[1]{\lvert#1\rvert}
\newcommand{\titelname}{UWIS, Luftreinhaltung I, Aufgabe 5 und 6}

\attachfilesetup{icon=Paperclip, color=1 0 0, author=Thomas Kuster, description=Quellcode, subject=Quellcode, mimetype=text/plain}

%\usepackage[pdftex]{hyperref,graphicx,color} % pdflinks
%\pdfoutput=1

\lstset{% general command to set parameter(s)
language=R,
extendedchars=true,
inputencoding=latin1, % welcher zeichensatz
numbers=left,
numberstyle=\small,
postbreak=\space,
breakindent=1em,
breaklines=true,
basicstyle=\ttfamily, %\small
commentstyle=\color[gray]{0.4}, % white comments
showstringspaces=false % no special string spaces
}

\hypersetup
{%
pdftitle = {\titelname},%
pdfsubject = {Luftreinhaltung I, Umweltnaturwissenschaften MSc},%
pdfauthor = {Thomas Kuster (MSc, D-UWIS)},%
pdfkeywords = {Luftreinhaltung, Übung},%
colorlinks = {true},%
linkcolor = {blue}
}

\setlength{\parindent}{0pt} %kein einzug links nach einem abschnitt

\date{\today{}}
\author{Thomas Kuster}
\title{\titelname}

\begin{document}
\markright{\titelname}
\pagestyle{myheadings}
\maketitle

\section{2\,000 Watt Gesellschaft und Luftreinhaltekonzept}
\subsection{Vorgehen und Annahmen}
Beinahe der gesamte Teil der Emissionen entsteht bei der Nutzung von fossilen Energieträgern. Daher sollte der Energieverbrauch proportinal zu den Emissionen sein und der Proportinalitätsfaktor lässt sich einfach berechnen. Diese Annahme dürfte auf Grund von technischen Verbesserungen (z.\,B. weniger Schwefel im Öl) bei einigen Schadstoffen nicht sehr genau sein.

Als 1. Näherung sollte es reichen sich nur auf den Bruttoenergieverbrauch zu konzentrieren. Da das Luftreinhaltekonzept 1986 verabschiedet wurde, wird für die erste Berechnung der Energieverbrauch von 1985 verwendet.

\subsection{Berechnung und Vergleich}
Die Berechnungen wurden in der \textattachfile{./berechnungen.sxc}{OpenOffice Tabelle} (Abbildung~\vref{abb:oo}) durchgeführt. Wird als Grundlage der Energieverbrauch von 1985 verwendet und die Schadstoffemissionen um 2.3 reduziert (der Energieverbrauch würde dann 2000\,W pro Person entsprechen), wird bis auf NO$_2$ das Luftreinhaltekonzept erfüllt.
 
Wird als Berechnungsgrundlage 2004/2005 verwendet, werden die Vorgaben bei allen drei Schadstoffen erfüllt. Dies auf Grund der Reduktion der NO$_\textrm{x}$ durch technische Massnahmen (Einführung des Katalysatorobligatorium bei Benzinmotor im Jahr 1985 (?)).

Eine erweiterte Betrachtung welche die Differenzierung der Energiearten berücksichtigt wäre ebenfalls möglich.

\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[viewport=55 80 775 520, clip, angle=90, height=0.92\textheight]{./berechnungen}
\caption{OpenOffice Tabelle}\label{abb:oo}
\end{center}
\end{figure}

\textattachfile{./uebung.tex}{}
\end{document}
