% Thomas Kuster, Roman Schenk, André Welti
% 25. Mai 2005
% integriertes Praktikum aquatische Systeme

\documentclass[pdftex]{beamer}

\usepackage[isolatin]{inputenc}
\usepackage{ngerman}
\usepackage{beamerthemesplit}

\usepackage{wrapfig}             % bilder mit text daneben
\usepackage{picinpar}
%\usepackage[pdftex]{graphicx,color}
%\usepackage{colortbl}
%\usepackage{color}
%\definecolor{red}{rgb}{1,0,0}
%\definecolor{green}{rgb}{0,1,0}
%\definecolor{blue}{rgb}{0,0,1}
%\definecolor{gray}{gray}{0.8}

\title{Integriertes Praktikum auqatische Systeme}
\author{Thomas Kuster, Roman Schenk, André Welti}
\date{\today}

\begin{document}

\frame{\titlepage}

\section[Übersicht]{}
\frame{\tableofcontents}

\section{Einführung}
\subsection{Gerät}
\frame
{
  \frametitle{Gerät}

  \begin{itemize}
  \item<1-> Unterwasserspektrometer
  \item<2-> Zwei Dedektoren (Up- und Downwelling)
  \item<3-> Betrachten nur Downwelling (direkte Einstrahlung von oben)
  \end{itemize}
}

\subsection{Messung}
\frame
{
  \frametitle{Messung}

  \begin{itemize}
  \item<1-> Wellenlänge (Nanometer): 289.51 bis 1095.25
  \item<1-> Intervall (Nanometer): 1.83 bis 1.45
  \item<2-> Tiefenstufen (in Meter): 0, 1, 2.5, 3.8, 5, 7.5, 0 (2. Messung zur Kontrolle an der Oberfläche)
  \item<3-> Ausgabe als ASCII-Textfile
  \item<3-> Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulation
  \end{itemize}
}

\section{Resultate}
\subsection{Messung, absolute Intensität}
\frame
{
  \frametitle{Messung, absolute Intensität}
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{absolut_messung.png}
}

% sichtbareslicht
\frame
{
  \frametitle{Sichtbares Licht, absolute Intensität}
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{absolut_sichtbareslicht.png}
}


% Fraunhofer'sche Linien
\frame
{
  \frametitle{Fraunhofer'sche Linien, absolute Intensität}
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{absolut_nur_fraunhoferschelinien.png}
}

% Fraunhofer'sche Linien
\frame
{
  \frametitle{Fraunhofer'sche Linien, absolute Intensität}
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{absolut_fraunhoferschelinien.png}
}

% nur messung
\subsection{relative Intensität (Oberfläche = 100\%)}
\frame
{
  \frametitle{Messung, relative Intensität (Oberfläche = 100\%)}
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{relativ_messung.png}
  %\input relativ.pdf_t
}

% sichtbares licht
\frame
{
  \frametitle{Sichtbares Licht, relative Intensität (Oberfläche = 100\%)}
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{relativ_sichtbareslicht.png}
  %\input relativ.pdf_t
}

% chlorophyll
\frame
{
  \frametitle{Chlorophyll a, relative Intensität (Oberfläche = 100\%)}
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{relativ_chlorophyll.png}
  %\input relativ.pdf_t
}

% wasser
\frame
{
  \frametitle{Wasser, relative Intensität (Oberfläche = 100\%)}
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{relativ_wasser.png}
  %\input relativ.pdf_t
}

% alles
\frame
{
  \frametitle{relative Intensität (Oberfläche = 100\%)}
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{relativ_alles.png}
  %\input relativ.pdf_t
}

\end{document}
