UWIS, Chemie Vordiplom Frühling 2001, Frage 1

1 Wasserdampfdruck (Vordip F2001 Aufgabe 1)

Idee Gibbsenergie (ΔG_l = ΔG_g) müssen gleich sein. ΔG_l wird nur Temperatur korrigiert, ΔG_g wird nur Druckkorrigiert (da sonst höherer Ordnung).

ΔG_g(T_R) + RT ln p p^0

= ΔG_l(T_R) − S_l(T − T_R)

RT ln p p^0

= ΔG_l(T_R) − S_l(T − T_R) − ΔG_g(T_R) ln p p^0 = ΔG_l(T_R) − S_l(T − T_R) − ΔG_g(T_R) RT ln p − ln p^0 =

ΔG_l(T_R) − S_l(T − T_R) − ΔG_g(T_R) RT ln p =

ΔG_l(T_R) − S_l(T − T_R) − ΔG_g(T_R) RT + ln p^0

p = exp ( ΔG_l(T_R) − S_l(T − T_R) − ΔG_g(T_R) RT + ln p^0 )

p = exp ( ΔG_l(T_R) − S_l(T − T_R) − ΔG_g(T_R) RT ) exp ( ln p^0 )

p = exp ( ΔG_l(T_R) − S_l(T − T_R) − ΔG_g(T_R) RT ) p^0

3477 = exp ( −237130 − 69.91(20 − 25) − −228570 8.31 · (273 + 20) ) 101325

Die Einheiten fehlen, das Resultat wäre in Pascal, in der Musterlösung steht p = 2 · 11mBar = 2200Pa. Nach googlen sind wir zum entschlussgekommen das der Assisten recht hat (dies gilt ja immer;-)), siehe:

www.flumroc.ch/txtdeutsch/ wasserdampdsaettigungsdruck.xls